ARCHCFLAGS	= -DNEEDSFFS -DNOUNIXDOM -DNOWAIT3 -DSHAREDTMP -DSTATISTICS -DNOGETDTBLSIZ -DREALIX -DMAXPATHLEN=1024
ARCHDLIB	=
ARCHDOBJ	=
ARCHLIB		=
HASRANLIB	=	f
AR			= 	ar
PVM_ARCH	=	M88K

